TITL lobo002 in P2(1)/c
CELL  1.54178   7.0807  12.7320   9.8149   90.000  102.330   90.000
ZERR    4.000   0.0002   0.0004   0.0003    0.000    0.002    0.000
LATT  1
SYMM -X, 1/2+Y, 1/2-Z
SFAC C H O
UNIT 40 40 8
TEMP -163.200
SIZE 0.074 0.087 0.144
L.S. 10
BOND $H
ACTA
CONF
LIST 4
FMAP 2
PLAN 20
 WGHT    0.100000
WGHT      0.1161      0.0715 
FVAR       0.23328
O1    3    0.034267   0.586928   0.168610  11.00000   0.01880   0.02779 =
      0.02683  -0.00081   0.00116  -0.00074
O2    3    0.515311   0.661296   0.348631  11.00000   0.01967   0.02693 =
      0.02525  -0.00100   0.00118  -0.00190
C1    1    0.200465   0.587808   0.270609  11.00000   0.01740   0.02379 =
      0.02618  -0.00328   0.00214   0.00244
C2    1    0.188184   0.515968   0.370468  11.00000   0.02341   0.02737 =
      0.02980   0.00112   0.00314   0.00295
C3    1    0.002943   0.467010   0.327905  11.00000   0.02751   0.02641 =
      0.03410   0.00105   0.00638  -0.00117
C4    1   -0.085235   0.512092   0.206086  11.00000   0.02149   0.02459 =
      0.03115  -0.00524   0.00654  -0.00235
C5    1   -0.276803   0.498472   0.110980  11.00000   0.02369   0.03751 =
      0.03570  -0.00766   0.00333  -0.00436
C6    1    0.345384   0.661555   0.250089  11.00000   0.01855   0.02408 =
      0.02582  -0.00285   0.00229   0.00226
C7    1    0.353203   0.734756   0.150756  11.00000   0.02475   0.02708 =
      0.03047   0.00224   0.00220   0.00251
C8    1    0.537497   0.783779   0.190240  11.00000   0.02686   0.02511 =
      0.03329   0.00094   0.00543  -0.00180
C9    1    0.631852   0.737320   0.309412  11.00000   0.02151   0.02523 =
      0.02926  -0.00411   0.00611  -0.00202
C10   1    0.826336   0.750196   0.399836  11.00000   0.02331   0.03603 =
      0.03446  -0.00418   0.00185  -0.00592
H1    2    0.295316   0.499409   0.455478  11.00000   0.03660 
H2    2   -0.055021   0.409857   0.379752  11.00000   0.03465 
H3    2   -0.353655   0.442474   0.141787  11.00000   0.04302 
H4    2   -0.264766   0.478130   0.021861  11.00000   0.05523 
H5    2   -0.355428   0.565611   0.111289  11.00000   0.05039 
H6    2    0.243090   0.750687   0.068610  11.00000   0.04892 
H7    2    0.599303   0.838603   0.141059  11.00000   0.04421 
H8    2    0.893438   0.806693   0.362916  11.00000   0.05629 
H9    2    0.817431   0.769139   0.496577  11.00000   0.05220 
H10   2    0.899751   0.683335   0.396713  11.00000   0.05188 
HKLF 4




REM  lobo002_a.res in P2(1)/c
REM R1 =  0.0560 for    1537 Fo > 4sig(Fo)  and  0.0602 for all    1759 data
REM    149 parameters refined using      0 restraints

END 
 
WGHT      0.1161      0.0715 

REM Highest difference peak  0.315,  deepest hole -0.433,  1-sigma level  0.102
Q1    1    0.088300   0.505600   0.377500  11.00000   0.05000      0.32 
Q2    1    0.452500   0.759800   0.149000  11.00000   0.05000      0.29 
Q3    1    0.939400   0.738300   0.374300  11.00000   0.05000      0.28 
Q4    1    0.000000   0.500000   0.000000  10.50000   0.05000      0.27 
Q5    1    0.739000   0.743800   0.354200  11.00000   0.05000      0.27 
Q6    1   -0.378700   0.515000   0.134600  11.00000   0.05000      0.26 
Q7    1    0.400400   0.667900   0.380400  11.00000   0.05000      0.26 
Q8    1    0.603100   0.758700   0.529100  11.00000   0.05000      0.26 
Q9    1   -0.172900   0.506900   0.161500  11.00000   0.05000      0.26 
Q10   1    0.162800   0.579000   0.154800  11.00000   0.05000      0.26 
Q11   1    0.169000   0.499200   0.064800  11.00000   0.05000      0.25 
Q12   1   -0.246500   0.505200  -0.005300  11.00000   0.05000      0.25 
Q13   1   -0.071100   0.597100   0.176600  11.00000   0.05000      0.24 
Q14   1    0.258900   0.643700   0.277400  11.00000   0.05000      0.24 
Q15   1    0.302900   0.603500   0.246300  11.00000   0.05000      0.24 
Q16   1    0.633000   0.654600   0.346600  11.00000   0.05000      0.23 
Q17   1    0.263500   0.756500   0.114000  11.00000   0.05000      0.22 
Q18   1    0.191000   0.504000   0.551700  11.00000   0.05000      0.21 
Q19   1    0.751600   0.737600   0.608100  11.00000   0.05000      0.20 
Q20   1   -0.439900   0.493700  -0.049300  11.00000   0.05000      0.20 
