TITL test in P2(1)/c  
CELL 0.71073  16.0947  16.4826  20.0045  90.000  90.645  90.000  
ZERR    8.00   0.0184   0.0188   0.0229   0.000   0.020   0.000  
LATT 1 
SYMM -X, 0.5+Y, 0.5-Z  
SFAC C  H  N  O  F  P  S  Cl Rh 
UNIT 144 240 16 24 24 24 8 8 8 
L.S. 4
BOND  
FMAP 2
PLAN 60
FVAR  1.000000
TEMP -75C  
Rh1    9   0.256700  0.319790  0.776820 11.000000  0.040000
HKLF 4                                                                           
END  

