TITL STANDARD DATA FOR ASYMMETRICAL CRYSTAL
CELL 1.542 10 11 12 95.8 101.31 106.8
FACE 1 0 0 1
FACE 0 1 1 1.5
FACE 0 -2 1 0.5
FACE -3 0 1 0.3
FACE 1 1 -4 1.3
HKLF 4
ABST 1

