TITL CcToFdd2  Cc   (Anonymous Example from CSD)                               
CELL  0.71073    6.6260   41.0800    6.6000    90.000   120.110    90.000
ZERR 1           0.0030    0.0200    0.0030     0.000     0.050     0.000
LATT  -7
SYMM               X ,            - Y ,    0.50000 + Z           
SFAC  C   H S
UNIT    56   80  16
S1    3  0.21990  0.21930  0.19410   11.0000   0.1000
S2    3  0.57670  0.14380 -0.14760   11.0000   0.1000
C1    1  0.31270  0.19010 -0.11180   11.0000   0.1000
C2    1  0.10530  0.19950 -0.09000   11.0000   0.1000
C3    1  0.50640  0.19980  0.31840   11.0000   0.1000
C4    1  0.53620  0.19040  0.11230   11.0000   0.1000
C5    1  0.68580  0.16180  0.14100   11.0000   0.1000
C6    1  0.29050  0.16190 -0.27040   11.0000   0.1000
C7    1  0.49320  0.21550 -0.06860   11.0000   0.1000
H1    2 -0.00400  0.18300 -0.11100   11.0000   0.0500
H2    2 -0.01900  0.22400 -0.20400   11.0000   0.0500
H3    2  0.58900  0.21600  0.41300   11.0000   0.0500
H4    2  0.50900  0.18200  0.38400   11.0000   0.0500
H5    2  0.64100  0.14200  0.24000   11.0000   0.0500
H6    2  0.81500  0.16700  0.19300   11.0000   0.0500
H7    2  0.25600  0.16600 -0.43500   11.0000   0.0500
H8    2  0.15500  0.14300 -0.31100   11.0000   0.0500
H9    2  0.44100  0.23600 -0.07100   11.0000   0.0500
H10   2  0.61400  0.21300 -0.14300   11.0000   0.0500
S3    3  0.56400  0.03100 -0.11710   11.0000   0.1000
S4    3  1.26330  0.10620  0.22630   11.0000   0.1000
C8    1  0.96450  0.05950  0.19380   11.0000   0.1000
C9    1  0.73190  0.05000  0.16440   11.0000   0.1000
C10   1  0.73020  0.04990 -0.23680   11.0000   0.1000
C11   1  0.95900  0.05970 -0.03760   11.0000   0.1000
C12   1  1.08120  0.08900 -0.06300   11.0000   0.1000
C13   1  1.09330  0.08840  0.34010   11.0000   0.1000
C14   1  1.09940  0.03490  0.14280   11.0000   0.1000
H11   2  0.73700  0.04400  0.31000   11.0000   0.0500
H12   2  0.64900  0.07000  0.15800   11.0000   0.0500
H13   2  0.76500  0.03100 -0.33000   11.0000   0.0500
H14   2  0.66400  0.06800 -0.31900   11.0000   0.0500
H15   2  0.96400  0.10000 -0.20500   11.0000   0.0500
H16   2  1.15500  0.08300 -0.11000   11.0000   0.0500
H17   2  1.17300  0.08100  0.47500   11.0000   0.0500
H18   2  0.93000  0.10400  0.32300   11.0000   0.0500
H19   2  1.02700  0.02000  0.09600   11.0000   0.0500
H20   2  1.26800  0.04000  0.26600   11.0000   0.0500
HKLF 4 1  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000
END
